WI_K0_MFI

WI_K0_SWE

Notes on ISTP Key Parameters

For questions or comments about CDAWeb, please contact: Tami Kovalick,kovalick@nssdca.gsfc.nasa.gov, (301) 286-9422 Raytheon ITSS/NSSDC, NASA/Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD 20771, USA

Greenbelt, MD 20771, USA

Responsible NASA Official: Dr. Robert E. McGuire, Robert.E.Mcguire@.gsfc.nasa.gov, (301) 286-7794 Chief, Space Physics Data Facility, NASA/Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD 20771, USA

Output Generated: September 8, 1999, TJK.